; MyCom2.def : Declares the module parameters.

LIBRARY      "MyCom2.DLL"

EXPORTS
	DllCanUnloadNow        @1 PRIVATE
	DllGetClassObject      @2 PRIVATE
	DllRegisterServer      @3 PRIVATE
	DllUnregisterServer    @4 PRIVATE
